-- 184_gas_grs_outlet_points.sql
-- Forgejo #2119 Phase B2 — адресные точки выхода газораспределительной сети
-- (форма 6 приказа ФАС №960) для ПТИЦА §3. PR-1 из 4 (Schema).
--
-- Одна таблица gas_grs_outlet_points: построчная выгрузка «точек выхода» ГРС из
-- раскрытия АО «Екатеринбурггаз» (ГРО, газораспределительная организация):
--   https://ekgas.ru/ — apex-домен, форма 6 (техвозможность подключения по
--   точкам выхода) приказа ФАС России №960 «О порядке раскрытия информации…».
--   ~1037 строк/месяц, помесячные срезы.
--
-- Источник ГЕО-БЛОКИРУЕТ non-RU IP → загрузчик РАБОТАЕТ НА ПРОДЕ (Celery / manual
-- docker exec) — как gas_grs_capacity (181, ГТЕ) и rosseti-/vodokanal-лоадеры (180).
-- Код не должен предполагать локальный сетевой доступ.
--
-- Связь с B1: grs_name_norm нормализуется ТЕМ ЖЕ правилом, что и в
-- gas_grs_capacity (181): lower, ё→е, пробелы/дефисы схлопнуты, префиксы «ГРС»/«АРП»
-- СОХРАНЯЮТСЯ. Это даёт JOIN «точка выхода → свободная мощность ГРС» без FK
-- (источники разные — ГТЕ vs Екатеринбурггаз, — жёсткий FK был бы ложным).
--
-- ВНИМАНИЕ, РАЗМЕРНОСТЬ: объёмы формы 6 — млн. м³/МЕСЯЦ (не тыс. м³/ЧАС, как
-- free_capacity_th_m3_h в gas_grs_capacity!). Не смешивать при агрегации в §3.
--
-- «0.000*» в столбце свободной мощности источника = НЕ ноль, а «требует
-- гидравлического расчёта» → free_capacity_mln_m3 = NULL, флаг
-- free_capacity_needs_calc = TRUE (см. семантику ниже).
--
-- address_extracted покрывает лишь ~19% строк (у ~81% «точки выхода» адреса в
-- тексте нет) → geom останется NULL у большинства даже после PR-3 (геокод DaData).
--
-- PR-план #2119 B2:
--   PR-1 (этот) — schema.
--   PR-2 — лоадер (forward-fill grs_name по block-marker «Точка входа», парс
--          «за/на <месяц> <год>» → period_month + is_forecast, разбор «0.000*»,
--          извлечение address_extracted, UPSERT ON CONFLICT).
--   PR-3 — геокод address_extracted через DaData → geom (ключи DaData на проде).
--   PR-4 — интеграция в отчёт §3 (свободная мощность точек выхода рядом с ГРС B1).
--
-- Порядок применения: миграция ПЕРЕД деплоем кода (schema-first, sql.md).
-- Таблица НОВАЯ → deploy.yml гоняет всё в одной транзакции; CREATE INDEX
-- CONCURRENTLY здесь не нужен (и запрещён внутри транзакции).

BEGIN;

-- ── gas_grs_outlet_points ─────────────────────────────────────────────────────
-- geom NULL до PR-3 (геокод) и у ~81% строк без адреса — навсегда. raw jsonb —
-- сырые ячейки строки формы 6 целиком (неизвестные/будущие колонки не теряются).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS gas_grs_outlet_points (
    id                        BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    grs_name                  TEXT        NOT NULL,   -- «Точка входа» (block-marker, forward-fill в лоадере)
    grs_name_norm             TEXT        NOT NULL,   -- нормализация как в gas_grs_capacity → матч на B1-ГРС
    outlet_name               TEXT        NOT NULL,   -- «Точка выхода» — полный свободный текст (юрлицо/объект)
    consumer_type             TEXT,                   -- котельная / ТЭЦ / площадка / промплощадка
    consumption_group         TEXT,                   -- «5 - 0,1-1млн.куб.м» и т.п.
    volume_requested_mln_m3   NUMERIC,                -- заявки, млн. м³/мес
    volume_approved_mln_m3    NUMERIC,                -- удовлетворено, млн. м³/мес
    free_capacity_mln_m3      NUMERIC,                -- свободная мощность, млн. м³/мес; NULL если «0.000*»
    free_capacity_needs_calc  BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,  -- маркер «0.000*» (нужен гидрорасчёт)
    address_extracted         TEXT,                   -- адресный хвост для DaData; NULL если адреса нет (~81%)
    geom                      GEOMETRY(POINT, 4326),  -- NULL до PR-3 геокода (и навсегда у строк без адреса)
    period_month              DATE        NOT NULL,   -- 2026-05-01 из «за май 2026» (первое число месяца)
    is_forecast               BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,  -- «на <месяц>»=TRUE (прогноз), «за»=FALSE (факт)
    asof                      DATE,                   -- дата актуальности данных
    source_url                TEXT,                   -- URL страницы/файла раскрытия
    raw                       JSONB,                  -- сырая строка формы 6 целиком
    fetched_at                TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    -- Логический dedup-ключ. Все 4 колонки NOT NULL → обычный UNIQUE достаточен
    -- (NULLS NOT DISTINCT не нужен: NULL в ключе невозможен по CHECK NOT NULL).
    -- Тот же (grs_name_norm, outlet_name) может встречаться в двух строках одного
    -- period_month — факт («за») и прогноз («на»); is_forecast разводит их.
    UNIQUE (grs_name_norm, outlet_name, period_month, is_forecast)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_gas_grs_outlet_points_name_norm
    ON gas_grs_outlet_points (grs_name_norm);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_gas_grs_outlet_points_period
    ON gas_grs_outlet_points (period_month DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS gist_gas_grs_outlet_points_geom
    ON gas_grs_outlet_points USING GIST (geom);

COMMENT ON TABLE gas_grs_outlet_points IS
    'Адресные точки выхода газораспределительной сети (форма 6 приказа ФАС №960), '
    'раскрытие АО «Екатеринбурггаз» (ekgas.ru), ~1037 строк/мес, помесячные срезы. '
    'ВНИМАНИЕ: объёмы в млн. м³/МЕСЯЦ (не тыс. м³/ч как в gas_grs_capacity!). '
    'grs_name_norm матчит gas_grs_capacity (181, ГТЕ) без FK. geom NULL до PR-3 '
    'геокода и навсегда у ~81% строк без адреса. Refresh: monthly. Forgejo #2119 B2.';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.grs_name_norm IS
    'Нормализованное имя ГРС/точки входа для матча на gas_grs_capacity (181): lower, '
    'ё→е, пробелы/дефисы схлопнуты, префиксы «ГРС»/«АРП» СОХРАНЯЮТСЯ. Заполняется '
    'forward-fill по block-marker «Точка входа» в лоадере (PR-2).';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.outlet_name IS
    '«Точка выхода» — полный свободный текст (юрлицо / объект / промплощадка). '
    'Часть логического UNIQUE-ключа; адресный хвост из него → address_extracted.';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.free_capacity_mln_m3 IS
    'Свободная (резервная) мощность точки выхода, млн. м³/МЕСЯЦ. NULL, когда в '
    'источнике «0.000*» — это НЕ ноль, а «требуется гидравлический расчёт» '
    '(free_capacity_needs_calc=TRUE). Реальный 0 (без звёздочки) хранится как 0.';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.free_capacity_needs_calc IS
    'TRUE = в источнике «0.000*»: свободная мощность не определена, нужен '
    'гидравлический расчёт (free_capacity_mln_m3 при этом NULL). FALSE = значение '
    'известно (в т.ч. настоящий 0).';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.address_extracted IS
    'Адресный хвост, вытащенный из outlet_name для геокода DaData (PR-3). NULL, '
    'когда адреса в тексте нет (~81% строк) → geom у них останется NULL.';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.period_month IS
    'Первое число месяца отчётного среза (2026-05-01 из «за/на май 2026»). Часть '
    'логического UNIQUE-ключа: помесячные срезы не перезатирают друг друга.';

COMMENT ON COLUMN gas_grs_outlet_points.is_forecast IS
    'TRUE = прогноз («на <месяц> <год>»), FALSE = факт («за <месяц> <год>»). '
    'Разводит факт и прогноз одного period_month в UNIQUE-ключе.';

COMMIT;
